Copyright: Ericsson Mobile Communications AB 2000             版權所有                                                                 語文: 繁體中文


手機監控程式選項 - SIM 卡

SIM卡：

顯示一組已被您電腦辨識的SIM卡。

重新命名

若要重新命名某一個SIM卡，請從清單中選擇SIM卡再選擇 重新命名。

移除

若要刪除您電腦上有關某個SIM卡的全部資料，請從清單中選擇該一SIM卡再點選 移除。當出現您是否確實要自清單中移除手機/ SIM卡的提示時，請選擇 是 確認刪除，或選擇 不是 取消刪除。

下一次插有本SIM卡的手機連上您的電腦時將無法被辨識，亦即會像一台新手機一樣連上您的電腦。通常此時會出現一個精靈收集您手機及SIM卡的資料。

點選 確定 儲存您作的改變。


手機監控程式選項 - COM 埠

COM 埠：

顯示您電腦偵測到的 COM埠。包括虛擬埠。

關閉

若要手機監控程式停止搜尋在某一COM埠上的手機時，請在清單中選擇該一COM埠，再點選 關閉。這在某個裝置連上某一個埠就對搜尋造成不良影響時很有用。

啟動

若要Phone Monitor程式開始搜尋在某一COM埠上先前被關閉的手機時，請在清單中選擇該一手機，再點選 啟動。這在您用於某一個埠的裝置變得可用於某一手機時很有用。

預留

某些作業系統會在COM埠常常開關時發生問題。某一個COM埠若只會用於某一手機，則可將之設定為專用埠。為某一個手機建立專用埠將可消除任何此類的問題。

若要設定某一個埠專用於某一個手機，請從清單中選擇該一手機再點選 預留。手機監控程式即預留此埠專為手機連結之用。

不預留

某一個被預留的COM埠若必須用於另一裝置，則必須取消全部的預留。

若要取消某一個埠的預留，請自清單中選擇該埠再點選 不預留。手機監控程式即移除該埠的手機預留。手機仍可連上該埠，但當經常開關該埠時您可能碰到問題。

點選 確定 儲存您作的改變。


手機監控程式選項 - 進一步

關於

此處您可查看Ericsson手機監控程式的版本及監控程式安裝位置。在 元件 標題下，您可看到安裝 Ericsson手機監控程式 時安裝的個別檔案及其版本。

點選 確定 儲存您作的改變。


手機監控程式選項 - 手機

手機：

顯示一組已被您電腦辨識的手機。

重新命名

若要重新命名某個手機，請從清單中選擇該一手機再選擇 重新命名。

移除

若要刪除您電腦上有關某個手機的全部資料，請從清單中選擇該一手機再點選 移除。當出現您是否確實要自清單中移除手機/ SIM卡的提示時，請選擇 是 確認刪除，或選擇 不是 取消刪除。

下一次手機連上您的電腦時將無法被辨識，亦即會像一台新手機一樣連上您的電腦。通常此時會出現一個精靈收集您手機及SIM卡的資料。

點選 確定 儲存您作的改變。


手機監控程式 選項 - 設定

手機監控程式 工作列圖示：

工作列上可顯示一個圖示。

選擇圖示顯示的方式

•	隨時顯示。

•	僅當手機連上時顯示。

•	決不顯示。

您若選擇不顯示圖示，則可雙點選控制檯中的手機監控程式圖示，來啟動手機監控程式。

下列圖示可被顯示

不連結 - 手機監控程式無法搜尋到連結的手機

連結 - 已搜尋到連結上的手機。

目前無程式使用手機監控程式。目本圖示顯示後，手機監控程式自動關閉。

注意： 手機監控程式在您啟動某一個使用手機監控程式的程式後即自動啟動。

Communication Troubleshooter 程式：

以手機通訊時若碰到問題，請點選 故障排除 啟動一個協助您改正設定並安裝任何應安裝但未安裝之元件的軟體。

點選 確定 儲存您作的改變。